Zeichenblock A2
Rücken 	5 mm
Lasche	20 mm
Vorderseite 	422 x 594 mm
Endformat 	447 x 594  mm
Datenformat 	457 x 604 mm
An den Schnittkanten bitte einen Sicherheitsabstand von 5mm nicht  	unterschreiten.
Beschnittzugabe 5mm
Endformat
Falz